 -1.193538462E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.878977E-02  dx in pixels
 -8.494534E-02  dy in pixels
      1.024642  scale x
      1.033708  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
