 -1.234550398E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.409000E-01  dx in pixels
 -1.147410E+01  dy in pixels
      1.017573  scalx
      1.022107  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
