 -1.080280876E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.170496E-01  dx in pixels
 -1.586595E+01  dy in pixels
      1.014532  scalx
      1.022896  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
