 -1.027784051E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.665222E+00  dx in pixels
 -1.739505E+01  dy in pixels
      1.014862  scalx
      1.022762  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
