 -1.174245374E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.353400E+00  dx in pixels
 -9.036300E+00  dy in pixels
      1.020217  scalx
      1.019507  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
