 -1.058335974E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.493736E+00  dx in pixels
 -1.573996E+01  dy in pixels
      1.017437  scalx
      1.020052  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
