 -1.022120633E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.067455E+01  dx in pixels
 -1.974917E+01  dy in pixels
      1.013785  scalx
      1.024745  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
