 -1.193540909E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.254142E-02  dx in pixels
 -6.668055E-02  dy in pixels
      1.025927  scale x
      1.032834  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
