 -1.097693019E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.331588E+00  dx in pixels
 -1.445886E+01  dy in pixels
      1.012514  scalx
      1.024607  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
