 -1.056628471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.517039E+00  dx in pixels
 -1.572440E+01  dy in pixels
      1.013397  scalx
      1.024845  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
