 -1.050551921E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.011038E+00  dx in pixels
 -1.450769E+01  dy in pixels
      1.014389  scalx
      1.023534  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
