 -7.625869800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.392101E+00  dx in pixels
 -1.560596E+01  dy in pixels
      1.022302  scalx
      1.011435  scaly
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
