 -1.190731504E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.117600E+00  dx in pixels
 -8.567300E+00  dy in pixels
      1.016604  scalx
      1.023738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
