 -1.062986604E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.021212E+01  dx in pixels
 -1.664322E+01  dy in pixels
      1.014210  scalx
      1.024689  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
