 -1.187706436E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.135700E+00  dx in pixels
 -8.508800E+00  dy in pixels
      1.017178  scalx
      1.022955  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
