 -1.187872518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.766641E-01  dx in pixels
  1.453316E+00  dy in pixels
      1.026242  scale x
      1.032599  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
