 -1.183412441E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.201600E+00  dx in pixels
 -1.073020E+01  dy in pixels
      1.014996  scalx
      1.024041  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
