 -1.054355541E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.332556E+00  dx in pixels
 -1.664430E+01  dy in pixels
      1.012991  scalx
      1.025208  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
