 -1.164440944E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.331540E-01  dx in pixels
  1.692333E+00  dy in pixels
      1.027302  scale x
      1.031696  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
