 -1.111839321E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.803300E+00  dx in pixels
 -1.110070E+01  dy in pixels
      1.017183  scalx
      1.021638  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
