 -1.121631085E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.724770E-01  dx in pixels
  1.934040E-01  dy in pixels
      1.029489  scale x
      1.030619  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
