 -1.039665165E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.597600E+00  dx in pixels
 -9.721400E+00  dy in pixels
      1.014694  scalx
      1.024762  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
