 -1.047240882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.645300E+00  dx in pixels
 -9.649200E+00  dy in pixels
      1.015450  scalx
      1.024349  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
