 -1.228197731E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.170400E+00  dx in pixels
 -8.897400E+00  dy in pixels
      1.015006  scalx
      1.025477  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
