 -1.116124831E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.831117E+00  dx in pixels
 -1.523341E+01  dy in pixels
      1.012597  scalx
      1.025788  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
