 -1.210141834E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.597800E+00  dx in pixels
 -9.036000E+00  dy in pixels
      1.015643  scalx
      1.024761  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
