 -1.206096101E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.751300E+00  dx in pixels
 -8.833900E+00  dy in pixels
      1.012541  scalx
      1.026276  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
