 -1.176815851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.096400E+00  dx in pixels
 -1.036920E+01  dy in pixels
      1.017344  scalx
      1.021492  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
