 -1.163904359E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.306200E+00  dx in pixels
 -8.945200E+00  dy in pixels
      1.017093  scalx
      1.023022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
