 -1.071715449E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.895423E+00  dx in pixels
 -1.511217E+01  dy in pixels
      1.014669  scalx
      1.023213  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
