 -1.155032281E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.943011E-02  dx in pixels
  9.857427E-02  dy in pixels
      1.028251  scale x
      1.030599  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
