 -1.185421031E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.313100E+00  dx in pixels
 -8.539100E+00  dy in pixels
      1.017295  scalx
      1.022419  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
