 -1.053648631E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.079317E+00  dx in pixels
 -1.583631E+01  dy in pixels
      1.014667  scalx
      1.023354  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
