 -1.036921575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.174061E+01  dx in pixels
 -1.579952E+01  dy in pixels
      1.015178  scalx
      1.022606  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
