 -1.180421026E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.064000E-01  dx in pixels
 -1.079570E+01  dy in pixels
      1.016995  scalx
      1.022097  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
