 -1.006742726E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.033743E+01  dx in pixels
 -1.743566E+01  dy in pixels
      1.014850  scalx
      1.023015  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
