 -1.210335623E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.148500E+00  dx in pixels
 -9.914100E+00  dy in pixels
      1.016854  scalx
      1.023465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
