 -1.166540690E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.182700E+00  dx in pixels
 -8.782900E+00  dy in pixels
      1.017061  scalx
      1.022031  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
