 -1.030415490E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.065171E+00  dx in pixels
 -1.523328E+01  dy in pixels
      1.014588  scalx
      1.022953  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
