 -1.217886754E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.419900E+00  dx in pixels
 -9.929900E+00  dy in pixels
      1.018768  scalx
      1.021299  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
