 -1.089054054E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.229854E+00  dx in pixels
 -1.659154E+01  dy in pixels
      1.016243  scalx
      1.021806  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
