 -1.222028515E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.323500E+00  dx in pixels
 -1.082640E+01  dy in pixels
      1.015667  scalx
      1.024535  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
