 -1.168838793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.069400E+00  dx in pixels
 -9.690900E+00  dy in pixels
      1.018239  scalx
      1.021902  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
