 -1.048087393E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.692894E+00  dx in pixels
 -1.575575E+01  dy in pixels
      1.015738  scalx
      1.022387  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
