 -1.135132191E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.111008E-02  dx in pixels
  8.116606E-02  dy in pixels
      1.034515  scale x
      1.019906  scale y
         9.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
