 -1.204156308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.511200E+00  dx in pixels
 -1.085820E+01  dy in pixels
      1.020706  scalx
      1.018639  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
