 -1.231288197E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.471100E+00  dx in pixels
 -9.580600E+00  dy in pixels
      1.015572  scalx
      1.024273  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
