 -1.097166497E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.086320E+01  dx in pixels
 -2.159848E+01  dy in pixels
      1.012633  scalx
      1.024400  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
