 -1.072723168E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.288800E+00  dx in pixels
 -1.032030E+01  dy in pixels
      1.022420  scalx
      1.014573  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
