 -1.246239398E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.600500E+00  dx in pixels
 -9.558300E+00  dy in pixels
      1.012159  scalx
      1.028455  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
